|_{gen} η| 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2

0.05)% ± |<1.04)= ( 1.16 η DT eff(| 0.03)% ± |>1.04)= ( 0.37 η CSC eff(| 0.05)% ± |<2.10)= ( 2.06 η RPC eff(| 0.05)% ± |<2.40)= ( 2.54 η GMT eff(| 0.03)% ± |<2.40)= ( 0.79 η GMT+ eff(| 0.06)% ± |<2.40)= ( 3.46 η DT|CSC eff(|